Нідерланди звинуватили Бельгію у "крадіжці вітру"

Втрати виробництва електроенергії в Нідерландах можуть сягати до 3% на деяких установках.

Нідерланди стверджують, що їхні вітроелектростанції у Північному морі виробляють менше енергії через бельгійські турбіни поблизу. Про це повідомляє WelcomeBelgium.

Суперечка спалахнула через вітроелектростанції, встановлені в Північному морі. У Нідерландах стверджують, що бельгійські турбіни, розташовані південніше, порушують повітряні потоки і негативно впливають на ефективність їхніх вітропарків. Турбіни, розташовані спереду, уповільнюють вітер і створюють турбулентність, що знижує продуктивність турбін, розташованих далі за вітром.

Зазначається, що за попередніми оцінками, втрати виробництва електроенергії в Нідерландах можуть сягати до 3% на деяких установках.

Екологічні експерти закликають ЄС створити єдині рамки для розміщення офшорних турбін, розпочати спільні дослідження динаміки повітряних потоків і координувати майбутні проекти, щоб уникнути “крадіжки вітру”.

Північне море вже є однією з провідних європейських зон для розвитку офшорної вітроенергетики. У найближчі роки очікується значне зростання потужностей. Нинішня потужність складає близько 30 гігават, на 2030 рік: заплановано 120 гігават, а до 2050 рік – десятикратне збільшення.

Нагадаємо, вітрові турбіни у Великій Британії вперше обігнали газові електростанції та стали основним джерелом електроенергії.
Повідомлялося, що Швеція відмовилася від 13 проектів вітрових електростанцій через Росію.